// Realistic vascular-surgery fixture data. French.
// Lifted verbatim into Object.assign(window, ...) at the bottom so other
// Babel scripts can read it from global scope.

const DATE_TODAY = { num: '24/05', dow: 'LUN', long: 'lundi 24 mai 2026' };

const TODO_REPORTS = [
  {
    id: 'cro-241',
    type: 'CRO',
    patient: 'M. Martin, Jean',
    procedure: 'Pontage fémoro-poplité sus-géniculé G',
    duration: '12:42',
    started: '08:14',
    state: 'paused',
  },
  {
    id: 'cro-240',
    type: 'CRO',
    patient: 'Mme Durand, Hélène',
    procedure: 'Endartériectomie carotidienne D',
    duration: '08:21',
    started: 'hier 17:48',
    state: 'draft',
  },
  {
    id: 'crc-118',
    type: 'CRC',
    patient: 'M. Bernard, Paul',
    procedure: 'Consultation pré-op AAA 54mm',
    duration: '04:55',
    started: 'hier 14:02',
    state: 'draft',
  },
  {
    id: 'crh-077',
    type: 'CRH',
    patient: 'Mme Lefèvre, Denise',
    procedure: 'Sortie J+5 — pontage fémoro-jambier',
    duration: '06:10',
    started: 'hier 10:30',
    state: 'draft',
  },
];

const PATIENTS = [
  {
    id: 'p-2210',
    name: 'Martin, Jean',
    civ: 'M.',
    age: 72, sex: 'H',
    ddn: '03/11/1953',
    phone: '06 14 22 87 03',
    ipp: '2210·44871',
    status: 'Hospitalisé',
    bed: 'CV2 · 412',
    summary: 'AOMI stade IIb G — pontage fémoro-poplité sus-géniculé J0',
    flags: ['AVK', 'HTA', 'Tabagisme actif'],
    next: { when: 'AUJ · 14:30', what: 'Visite post-op J0' },
    history: [
      { d: '24/05/26', t: 'Bloc 7 · 08:14', label: 'Pontage fémoro-poplité sus-géniculé G', tag: 'CRO' },
      { d: '22/05/26', t: '10:15',          label: 'Consultation pré-op — bilan veineux',  tag: 'CRC' },
      { d: '12/04/26', t: '09:00',          label: 'Echo-doppler artériel MI',              tag: 'EXAM' },
      { d: '03/03/26', t: '14:40',          label: 'Angio-TDM aorto-iliaque + MI',          tag: 'IMG'  },
    ],
  },
  {
    id: 'p-1987',
    name: 'Durand, Hélène',
    civ: 'Mme', age: 68, sex: 'F',
    ddn: '17/02/1958', phone: '06 88 41 09 22',
    ipp: '1987·22014', status: 'Hospitalisée', bed: 'CV1 · 308',
    summary: 'Sténose carotide D 78% symptomatique — endartériectomie J1',
    flags: ['AAP', 'Diabète T2'],
    next: { when: 'AUJ · 16:00', what: 'Doppler de contrôle' },
  },
  {
    id: 'p-3041',
    name: 'Bernard, Paul',
    civ: 'M.', age: 79, sex: 'H',
    ddn: '22/06/1946', phone: '06 02 55 17 80',
    ipp: '3041·90112', status: 'Suivi', bed: '—',
    summary: 'AAA infra-rénal 54mm — discussion staff EVAR vs chirurgie',
    flags: ['AOD', 'BPCO'],
    next: { when: '28/05 · 11:00', what: 'Staff vasculaire' },
  },
];

const AGENDA_TODAY = [
  { time: '07:30', kind: 'STAFF',         label: 'Staff vasculaire',                 sub: 'Salle Bichat · 6 dossiers',         tag: null },
  { time: '08:00', kind: 'BLOC',          label: 'Pontage fémoro-poplité G',         sub: 'M. Martin, J. · Bloc 7 · 4h',        tag: 'EN COURS', accent: true },
  { time: '13:00', kind: 'CONSULTATION',  label: 'Mme Petit, A.',                    sub: 'Suivi FAV J+30 · Box 3',             tag: null },
  { time: '13:30', kind: 'CONSULTATION',  label: 'M. Garnier, R.',                   sub: 'AOMI stade IIa · Box 3',             tag: null },
  { time: '14:00', kind: 'URGENCE',       label: 'Ischémie aiguë MI G',              sub: 'M. Robert, L. · SAU box 4',          tag: 'À VOIR', accent: true },
  { time: '14:30', kind: 'VISITE',        label: 'Tour de service CV2',              sub: '11 patients',                         tag: null },
  { time: '16:00', kind: 'CONSULTATION',  label: 'Mme Faure, S.',                    sub: 'Pré-op stent iliaque · Box 2',       tag: null },
  { time: '17:00', kind: 'BLOC',          label: 'FAV radio-céphalique D',           sub: 'M. Lemaire, C. · Bloc 4 · 1h30',     tag: null },
];

// CR (compte rendu) — generated by AI for Martin, Jean
const CR_MARTIN = {
  id: 'cro-241',
  title: 'Pontage fémoro-poplité sus-géniculé gauche',
  patient: 'Martin, Jean — 72 ans',
  ipp: '2210·44871',
  date: '24/05/2026',
  operator: 'Dr. — vous',
  assistant: 'Dr. Roussel, A.',
  anesth: 'AG — Dr. Mancini, P.',
  duration: '3h42',
  generated: 'IA · 09:08 · 12s',
  sections: [
    {
      label: 'Motif',
      body: "Patient de 72 ans, AOMI stade IIb gauche invalidante (claudication < 100m), avec lésion fémorale superficielle longue non franchissable en endovasculaire. Indication retenue en RCP du 19/05 d'un pontage fémoro-poplité sus-géniculé en veine grande saphène inversée.",
    },
    {
      label: 'Examen',
      body: "Abord fémoral commun gauche par incision longitudinale. Dissection du trépied. Prélèvement de la veine grande saphène homolatérale, calibre 4mm, paroi saine sur 28cm. Anastomose proximale termino-latérale sur la fémorale commune au Prolène 6/0. Tunnellisation sous-sartoriale. Anastomose distale sus-géniculée sur l'artère poplitée P1 au Prolène 6/0.",
    },
    {
      label: 'Conclusion',
      body: "Pontage perméable en fin d'intervention, pouls poplité et tibial postérieur palpés, doppler distal positif aux 3 axes. Hémostase satisfaisante. Fermeture en trois plans sur drains de Redon. Pas de complication per-opératoire.",
    },
    {
      label: 'CAT',
      body: "Surveillance USC 24h. Anticoagulation curative HBPM J0–J3 puis relais AVK (INR cible 2–3). Echo-doppler de contrôle J2. Lever J1, kiné MI dès J1. Sortie prévue J5–J6. Consultation à 1 mois avec doppler.",
    },
  ],
  sources: [
    { n: 1, label: 'Dictée per-op · 08:14 → 11:56', kind: 'AUDIO' },
    { n: 2, label: 'Compte-rendu anesthésie',       kind: 'DOC'   },
    { n: 3, label: 'Imagerie pré-op (angio-TDM)',   kind: 'IMG'   },
  ],
};

// AI exploration screen
const AI_SUGGESTIONS = [
  'Patients sous AVK à voir cette semaine',
  'Mes pontages fémoro-poplités 2025 — perméabilité à 1 an',
  'Comparer les CRO de M. Martin avec son angio-TDM',
  'Patients à reconvoquer (doppler en retard)',
];

const AI_ANSWER = {
  query: 'Mes pontages fémoro-poplités sus-géniculés en 2025 — taux de perméabilité primaire à 12 mois ?',
  score: 92,
  body: [
    "Sur la période janvier–décembre 2025, vous avez réalisé 31 pontages fémoro-poplités sus-géniculés. À 12 mois, la perméabilité primaire est de 84% (26/31), avec 3 thromboses précoces (< 30j) et 2 sténoses anastomotiques distales reprises en endovasculaire.",
    "Le sous-groupe veine saphène (n=22) montre une perméabilité de 91% contre 67% pour les prothèses PTFE (n=9) — différence cohérente avec la littérature [1,3].",
  ],
  cites: [
    { n: 1, label: 'CRO 2025 · cohorte 31 patients',   sub: 'Dossier interne' },
    { n: 2, label: 'Suivi écho-doppler 6m / 12m',       sub: '142 examens'      },
    { n: 3, label: 'Klinkert 2003 — saphène vs PTFE',   sub: 'Référence externe' },
  ],
};

// Chiffres d'activité — source unique, lue à la fois par le widget du
// dashboard et par l'écran Statistiques du Compte. Même leçon que la « charge
// du jour » : deux jeux de chiffres finissent toujours par diverger.
const ACTIVITE = {
  periode: 'Avril 2026',
  kpis: [
    { key: 'patients',  label: 'Patients',        value: '1 247', delta: '+18%' },
    { key: 'crs',       label: 'Comptes rendus',  value: '341',   delta: '+12%' },
    { key: 'rdvs',      label: 'Rendez-vous',     value: '280',   delta: '+9%'  },
    { key: 'documents', label: 'Documents',       value: '856',   delta: '+22%' },
    { key: 'jour',      label: "Aujourd'hui",     value: '12',    delta: '+3%'  },
  ],
  // Comptes rendus dictés sur les 6 derniers mois — alimente la sparkline.
  crsParMois: [38, 44, 41, 52, 49, 61],
  moisCourts: ['Nov', 'Déc', 'Jan', 'Fév', 'Mar', 'Avr'],
};

Object.assign(window, {
  DATE_TODAY,
  TODO_REPORTS,
  PATIENTS,
  AGENDA_TODAY,
  CR_MARTIN,
  AI_SUGGESTIONS,
  AI_ANSWER,
  ACTIVITE,
});
